MD Format for Windows 95

    ｩSony Corporation

目次

概要と起動方法

新しい機能

対象となるディスク

設定できるパラメータ

注意事項


概要

MDfmtは、MDデータディスクを初期化するためのWindows95用のユーティリティソフトウェアです。

起動方法は、エクスプローラからMDデータユーティリティをインストールしたディレクトリ（デフォールトは「/Mddata」）内の「MDfmt」のアイコンをダブルクリックするか、スタートボタンから「スタート/プログラム/Mddata/Mdfmt」を選びクリックして下さい。

起動後、接続されているMDデータドライブが表示されますので、フォーマットしたいドライブを選択して下さい。フォーマット時のパラメータを変更したい場合は、「設定 」ボタンをクリックして下さい。「ヘルプ」ボタンをクリックするとこのヘルプ画面が開きます。「スタート」ボタンをクリックするとフォーマットが開始されます。「キャンセル」ボタンをクリックすると本ユーティリティが終了します。ただし、Standardフォーマット中にはこのボタンは働きません。

「設定」ダイアログについては、「新しい機能 」をご覧ください。設定できるパラメータが増えました。


新しい機能

設定できるパラメータが増えました

ミラーモード

拡張VMA.

アロケーションブロックサイズ

スタンダードモード

クイックモード


対象となるディスク

記録可能なMDデータディスクをフォーマットすることができます。

オーディオディスクはフォーマットを行うことができません。


設定できるパラメータ

Mirror ModeこのスイッチをONにしてフォーマットしたディスクでは、常にVMA（Volume Management Area）が別の領域に複製されます。一方のVMAの読み込みに問題が生じた場合、もう一方のVMAに問題がなければこちらの情報を使うことができますので、より安全です。デフォルトはOFFです。

ExtVMAこのスイッチをONにしてフォーマットしたディスクでは、VMA（Volume ManagementArea）として使用できる領域を通常の２倍分確保します。通常フォーマットと比べて約２倍の数のフォルダおよびファイルを作成することができます。ただし、ファイルに割り当てられる容量がデフォールト時に比べて、約1Mバイト余分に減少します。デフォルトはOFFです。

これらのスイッチをONにしてフォーマットした場合、フォーマット後の空き容量が若干少なくなります。

Allocation Block Size

ファイルに格納するための最小単位を決定します。扱うファイルの大きさに合わせ変更することにより、ディスクの使用効率を上げることが可能ですが、通常はデフォールトの値をお使い下さい。

アロケーションブロックサイズとは、MDデータのファイルシステムが管理するディスク上のデータの単位です。大きく設定するとアクセス性能は向上しますが、各ファイルのディスク上の物理容量はアロケーションブロックサイズ単位に切り上げた値になるために、容量効率が下がります。小さく設定するとディスク容量の無駄は減少しますが、アクセスの回数が増えるために実用上のアクセス性能は低下します。

Standardモード

Standardフォーマットでは、ディスクの全面を検査し、物理的に欠陥のある場所を

論理的に使用できる領域から除外します。フォーマット作業には約35分かかり、中断することはできません。

Quickモード

Quickフォーマットでは、ファイル管理のために使用されるVMA （Volume Management Area）の範囲のみ検査します。フォーマット作業には約２分かかります。こちらがデフォルトです。


注意事項

フォーマットは、MDデータを参照している他の全てのアプリケーションを閉じてから実行して下さい。

フォーマット実行中は他のアプリケーションからはMDデータドライブをアクセスすることは出来ません。

一度フォーマットを実行するとそのディスクの復元はできません。

このフォーマットユーティリティを複数起動し、同じドライブに対してフォーマットを実行することは出来ません。

スタンダードモードでフォーマット中は、他のアプリケーションの処理速度が若干遅くなることがあります。


「VMA」とは、Volume Management Areaの略です。MDデータのファイル管理領域のことを指します。